G2B a 1. V pravokotnem trikotniku meri višina na hipotenuzo 4 √ 3 cm. Dolžini pravokotnih projekcij katet na hipotenuzo sta v razmerju 3 : 4. Izračunaj večji ostri kot v trikotniku in dolžino krajše katete.

2. Krožnica s središčem v S ima polmer 2 cm. Točka T je od središča krožnice S oddaljena 6 cm. Zveznica med S in T seka krožnico v A, tangenta na krožnico iz točke T pa ima dotikališče s krožnico v B. (a) Skonstruiraj situacijo s šestilom in ravnilom.

(b) Določi notranje kote v trikotniku △ABS do kotne minute natančno.

3. Skonstruiraj:

(a) trikotnik: a = 4 cm, t_a=6 cm, v_a = 5 cm. (b) trikotnik: a + b = 8 cm, α = 30^∘, c = 5 cm.

4. V trapezu ABCD merita kraka |BC| = 4 cm in |AD| = 5 cm, daljša osnovnica |AB| = 6 cm. Če podaljšamo kraka do presečišča S, meri daljši izmed podaljškov |DS| = 4 cm. (a) Izračunaj krajšo osnovnico. (b) Izračunaj dolžino podaljška CS.

5. Na krožnici si izberemo A, B, C, D, da velja: tetivi AB in CD se ne sekata, tetivi AD in CB pa se sekata v točki S. (a) Pokaži, da velja △ABS ∼ △DCS.

(b) Naj bo |AS| = 3 cm, |SD| = 4 cm, |CS| = 2 cm. Koliko meri |BS|? Kriterij ocenjevanja:

naloga 1 2 3 4 5 % 19 20 24 19 18 ocena 1 2 3 4 5 % 0 − 44 45 − 60 61 − 75 76 − 88 89 − 100

november 2003 © MM

G2B b 1. V pravokotniku ABCD merita stranici |AB| = 5 cm, |BC| = 2 cm. Na premici skozi B in c izberemo točko E, da velja |BE| = 10 cm, |CE| = 8 cm. Presečišče AE in CD označimo z S.

(a) V kakšnem razmerju razdeli presečišče S stranico CD? (b) V kakšnem razmerju razdeli presečišče daljico AE?

2. Krožnica s središčem v S ima polmer 3 cm. Točka T je od središča krožnice S oddaljena 9 cm. Zveznica med S in T seka krožnico v X, tangenta na krožnico iz točke T pa ima dotikališče s krožnico v Y. (a) Skonstruiraj situacijo s šestilom in ravnilom.

(b) Določi notranje kote v trikotniku △XY S do kotne minute natančno. 3. Skonstruiraj:

(a) trikotnik: b = 5 cm, t_b=7 cm, v_b = 4 cm. (b) trikotnik: a + b = 8 cm, α = 30^∘, c = 5 cm.

4. V pravokotnem trikotniku meri višina na hipotenuzo 6 cm. Dolžini pravokotnih projekcij katet na hipotenuzo sta v razmerju 1 : 4. Izračunaj manjši ostri kot v trikotniku in dolžino daljše katete.

5. Na krožnici si izberemo točka A, B, C, D, da velja: tetivi AB in CD se ne sekata, tetivi AD in CB se sekata v točki S. (a) Pokaži, da velja △SBA ∼ △CSD.

(b) Naj bo |AS| = 5 cm, |SD| = 3 cm, |BS| = 2 cm. Koliko meri |CS|? Kriterij ocenjevanja:

naloga 1 2 3 4 5 % 19 20 24 19 18 ocena 1 2 3 4 5 % 0 − 44 45 − 60 61 − 75 76 − 88 89 − 100

november 2003 © MM